en	Migration Assistant (Version: %s)
de	Migrationsassistent (Version: %s)

en	Update
de	Aktualisieren

en	Isotope needs to know which JavaScript template is responsible to render the lightbox for a gallery. Please select the appropriate template for each gallery (usually <i>moo_mediabox</i> or <i>j_colorbox</i>) depending on if you use MooTools or jQuery on your website. You can always change this later in the gallery settings.
de	Isotope muss wissen, welches JavaScript-Template zur Ausgabe der Lightbox in Galerien ausgewählt ist. Bitte wählen Sie das passende Template für jede Galerie aus (meistens <i>moo_mediabox</i> oder <i>j_colorbox</i>), abhängig davon, ob Sie MooTools oder jQuery auf Ihrer Website verwenden. Dies kann jederzeit in den Galerie-Einstellungen geändert werden.