en	The order's unique ID.
de	Eindeutige ID der Bestellung

en	The label of the order's current status.
de	Bezeichnung des derzeitigen Status der Bestellung.

en	The label of the order's previous status. Useful for things like "order status changed from x to y".
de	Bezeichnung des vorherigen Bestellstatus. Nützlich beispielsweise für „Bestellstatus änderte sich von x zu y“.

en	The ID of the order's current status.
de	Die ID des derzeitigen Status der Bestellung.

en	The ID of the order's previous status.
de	ID des vorherigen Status der Bestellung.

en	The email address of the recipient.
de	Die E-Mail-Adresse des Empfängers.

en	The ID of the order.
de	Die ID der Bestellung.

en	The number of items (quantities summed up) in the order.
de	Die Anzahl der Artikel (Anzahl aufsummiert) in der Bestellung.

en	The number of individual products in the order.
de	Die Anzahl von individuellen Produkten in der Bestellung.

en	The order's subtotal.
de	Zwischensumme der Bestellung.

en	The order's total.
de	Gesamtsumme der Bestellung.

en	The order document number.
de	Die Dokumentennummer der Bestellung.

en	Order/Cart as text.
de	Bestellung/Warenkorb im Text-Format.

en	Order/Cart as HTML.
de	Bestellung/Warenkorb in HTML.

en	The document that should be attached (e.g. an invoice).
de	Das Dokument, welches angehängt werden soll (z. B. eine Rechnung).

en	Bank name entered in store config.
de	Bankname in der Shop-Konfiguration eingegeben.

en	Bank account number (IBAN) entered in store config.
de	Bankkontonummer (z. B. IBAN) in der Shop-Konfiguration eingegeben.

en	Bank code (BIC/SWIFT) entered in store config.
de	Bankleitzahl (BIC / SWIFT) in der Shop-Konfiguration eingegeben.

en	Tax number entered in store config.
de	Steuernummer in der Shop-Konfiguration eingegeben.

en	All the collection/order column fields as stored in the database
de	Alle Collection/Bestell-Spalten-Felder wie in der Datenbank gespeichert.

en	Formatted billing address.
de	Formatierte Rechnungsanschrift

en	All the billing address model fields.
de	Alle Rechnungsadresse-Model-Felder.

en	Formatted shipping address.
de	Formatierte Versandanschrift

en	All the shipping address model fields.
de	Alle Versandadresse-Model-Felder.

en	All the order condition form fields.
de	Alle Bestellbedingungen-Formular-Felder.

en	Payment method ID.
de	ID der Zahlungsart.

en	Payment method label.
de	Zahlungsart-Beschriftung.

en	Payment method note.
de	Notiz zur Zahlungsart.

en	Shipping method ID.
de	ID der Versandart.

en	Shipping method label.
de	Versandart-Name.

en	Shipping method note.
de	Versandart-Hinweis.

en	All the store configuration fields.
de	Alle Shop-Konfigurations-Felder.

en	All the member fields if it was a member checkout.
de	Alle Mitglieder-Felder wenn es die Bestellung eines Migliedes war.