en	Migration Assistant (Version: %s)
tr	Taşıma Yardımcısı (Sürüm: %s)

en	Update
tr	Güncelle

en	Isotope needs to know which JavaScript template is responsible to render the lightbox for a gallery. Please select the appropriate template for each gallery (usually <i>moo_mediabox</i> or <i>j_colorbox</i>) depending on if you use MooTools or jQuery on your website. You can always change this later in the gallery settings.
tr	Isotope , bir galeri için lightbox oluşturulması için hangi JavaScript şablonunun sorumlu olduğunu bilmelidir. Lütfen web sitenizde MooTools veya jQuery kullanıp kullanmadığınıza bağlı olarak, her galeri için uygun şablonu seçin (genellikle <i>moo_mediabox</ i> veya <i>j_colorbox</ i>). Bunu daha sonra galeri ayarlarında değiştirebilirsiniz.