en	Title
pl	Nazwa

en	Please enter a title for this gateway.
pl	Wprowadź nazwę dla tej bramki.

en	Type
pl	Typ

en	Please select a type for this gateway.
pl	Wybierz typ dla tej bramki.

en	Target gateway

en	This gateway will queue all the messages and then send them over the gateway you define here.

en	Enable poor man's cronjob

en	This will register this queue gateway to the poor man's cronjob.

en	Interval

en	Choose the interval you would like to have this queue gateway be invoked.

en	Number of messages

en	Here you can enter the number of messages that should be sent per invocation.

en	Override SMTP settings
pl	Nadpisz ustawienia SMTP

en	This gateway will take the Contao e-mail settings by default. If you want to override the SMTP settings for this specific gateway, activate this checkbox.
pl	Bramka będzie używać domyślnej konfiguracji e-mail Contao. Jeśli chcesz nadpisać ustawienia SMTP dla tej bramki, zaznacz ten checkbox.

en	File type
pl	Typ pliku

en	Please choose the file type.
pl	Proszę wybrać typ pliku.

en	Connection type
pl	Typ połączenia

en	Please choose the connection type.
pl	Proszę wybrać typ połączenia.

en	Host name
pl	Nazwa hostu

en	Please enter the host name.
pl	Proszę wprowadzić nazwę hostu.

en	Port number
pl	Numer portu

en	Here you can enter the port number. Leave empty to use the default.
pl	Tutaj możesz wprowadzić numer portu. Zostaw pole puste, aby użyć wartości domyślnej.

en	Username
pl	Użytkownik

en	Please enter the username.
pl	Proszę wprowadzić użytkownika.

en	Password
pl	Hasło

en	Please enter the password.
pl	Proszę wprowadzić hasło.

en	Path
pl	Ścieżka

en	Here you can enter the path (e.g. <em>downloads</em>).
pl	Tutaj możesz wprowadzić ścieżkę (np. <em>downloads</em>).

en	Postmark API key

en	Please enter your unique Postmark API key.

en	Enable test mode

en	Here you can enable the test mode.

en	Enable SSL

en	Here you can enable the SSL connection.

en	Send e-mails via SMTP

en	Use an SMTP server instead of the PHP mail() function to send e-mails.

en	SMTP hostname

en	Please enter the host name of the SMTP server.

en	SMTP username

en	Here you can enter the SMTP username.

en	SMTP password

en	Here you can enter the SMTP password.

en	SMTP encryption

en	Here you can choose an encryption method (SSL or TLS).

en	SMTP port number

en	Please enter the port number of the SMTP server.

en	Queue

en	Standard email gateway
pl	Standardowa bramka e-mail

en	Write to file
pl	Zapisz do pliku

en	Postmark (postmarkapp.com)

en	Every minute

en	Every hour

en	Every day

en	Every week

en	Every month

en	CSV

en	Plain Text / XML
pl	Czysty tekst / XML

en	Local
pl	Lokalny

en	FTP

en	Connection successful
pl	Połączenie udane

en	Could not connect to the FTP server!
pl	Połączenie nieudane: %s

en	Could not login to the FTP server!

en	New gateway
pl	Nowa bramka

en	Create a new gateway.
pl	Utwórz nową bramkę.

en	Edit gateway
pl	Edytuj bramkę

en	Edit gateway ID %s.
pl	Edytuj bramkę ID %s.

en	Copy gateway
pl	Kopiuj bramkę

en	Copy gateway ID %s.
pl	Kopiuj bramkę ID %s.

en	Delete gateway
pl	Usuń bramkę

en	Delete gateway ID %s.
pl	Usuń bramkę ID %s.

en	Gateway details
pl	Szczegóły bramki

en	Show details for gateway ID %s.
pl	Pokaż szczegóły bramki ID %s.

en	Title & type
pl	Nazwa i typ

en	Gateway settings
pl	Ustawienia bramki

en	Cronjob settings

en	Queued messages will remain in the queue forever unless you trigger the sending mechanism by either using a real cron job or the Contao internal poor man's cronjob. The Notification Center is shipped with a binary that can be executed using a real cronjob. To setup a real cronjob that invokes the queue of this queue gateway (ID: {gateway_id}) and send 15 messages every 10 minutes, you would need to setup the following crontab: <br><blockquote>*/10 * * * * /path/to/contao/system/modules/notification_center/bin/queue -s {gateway_id} -n 15</blockquote><br> or let's say you want to send 30 messages every 5 minutes after every hour, then you would set it up like this: <br><blockquote>5 * * * * /path/to/contao/system/modules/notification_center/bin/queue -s {gateway_id} -n 30</blockquote><br> If you don't have access to real cronjobs then you can enable the poor man's cron. Note that it doesn't provide the same flexibility in terms of interval settings and it is subject to the web execution context and thus certainly affected by PHP configurations such as the maximum execution time. Thus, try to keep the number of messages sent per invocation as low as possible. <br><br> <strong>Note: </strong>When you installed the notification center using Composer, the path to the binary differs: <blockquote> /path/to/contao/composer/vendor/terminal42/notification_center/bin/queue </blockquote>

en	Delayed delivery

en	Enter a <a href="https://php.net/strtotime" target="_blank"><i>strtotime</i></a> time interval to delay message delivery (e.g. <em>+1 day</em>).